      * STDFONTS.DEF - Handles for the built-in fonts
      * Last modified: 23-Aug-1999 - TDC.

      * Copyright (c) 1998-2014 by Micro Focus.  Users of ACUCOBOL-GT
      * may freely include this file in their COBOL source code.

       77  FIXED-FONT                HANDLE OF FONT FIXED-FONT.
       77  TRADITIONAL-FONT          HANDLE OF FONT TRADITIONAL-FONT.
       77  DEFAULT-FONT              HANDLE OF FONT DEFAULT-FONT.
       77  SMALL-FONT                HANDLE OF FONT SMALL-FONT.
       77  MEDIUM-FONT               HANDLE OF FONT MEDIUM-FONT.
       77  LARGE-FONT                HANDLE OF FONT LARGE-FONT.

      * end of stdfonts.def
